-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.26


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.399327780376
cusum  =  0.345429095772
eta  =  0.132528652331
hl_amp_ratio  =  2.50463782778
kurtosis  =  0.638054938451
n_points  =  489
period  =  0.146050995192
period_SNR  =  12.3252522324
period_log10FAP  =  -7.18217672419
period_uncertainty  =  4.7930359631e-06
phase_cusum  =  0.107865814107
phase_eta  =  1.95431798565
phi21  =  -1.49340428979
phi31  =  -0.628008002775
quartile31  =  0.52
r21  =  0.172223212346
r31  =  0.172363922238
shapiro_w  =  0.777788758278
skewness  =  1.3420315123
slope_per10  =  -0.00403050645567
slope_per90  =  0.00456146055005
stetson_k  =  0.638981631441
weighted_mean  =  15.1075926315
weighted_std  =  0.802133363267
