-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.286409934039
cusum  =  0.191629330092
eta  =  0.586161733251
hl_amp_ratio  =  0.41925718705
kurtosis  =  -0.992031122725
n_points  =  426
period  =  0.456779763202
period_SNR  =  55.2038549686
period_log10FAP  =  -61.5438573889
period_uncertainty  =  6.97835372811e-05
phase_cusum  =  0.219302007268
phase_eta  =  0.374535417086
phi21  =  -2.16018804271
phi31  =  -1.63981967747
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.356936796866
r31  =  0.148448569752
shapiro_w  =  0.909159660339
skewness  =  -0.56927483685
slope_per10  =  -0.0492091145709
slope_per90  =  0.0992468607445
stetson_k  =  0.776613192297
weighted_mean  =  14.6548413225
weighted_std  =  0.24072363685
