-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  NonVar
class_probability =  0.33


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.469077145573
cusum  =  0.433457409565
eta  =  0.0996394477925
hl_amp_ratio  =  2.87299880554
kurtosis  =  0.753141091556
n_points  =  468
period  =  0.452387019813
period_SNR  =  13.3400612538
period_log10FAP  =  -6.60197220286
period_uncertainty  =  5.85084101238e-05
phase_cusum  =  0.265615547156
phase_eta  =  2.59117975354
phi21  =  -3.00500954673
phi31  =  -2.9233823058
quartile31  =  0.4825
r21  =  0.198694072137
r31  =  0.303846994493
shapiro_w  =  0.722092747688
skewness  =  1.47628883641
slope_per10  =  -0.0221876779529
slope_per90  =  0.0233567643927
stetson_k  =  0.649647099254
weighted_mean  =  16.9129582816
weighted_std  =  0.97144010531
