-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305596752758
cusum  =  0.219810936853
eta  =  0.509666043859
hl_amp_ratio  =  0.599037544924
kurtosis  =  -0.956456998561
n_points  =  216
period  =  0.566531330915
period_SNR  =  23.815569628
period_log10FAP  =  -26.1167792638
period_uncertainty  =  9.01545742659e-05
phase_cusum  =  0.260204722933
phase_eta  =  0.10338547013
phi21  =  1.17827066605
phi31  =  2.5753655647
quartile31  =  0.47
r21  =  0.537316966946
r31  =  0.347377957411
shapiro_w  =  0.943043231964
skewness  =  -0.181168087129
slope_per10  =  -0.173408497496
slope_per90  =  0.296079066192
stetson_k  =  0.837222072061
weighted_mean  =  14.5770358955
weighted_std  =  0.278972578065
