-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306980486035
cusum  =  0.189397924477
eta  =  0.436716995731
hl_amp_ratio  =  0.957768857848
kurtosis  =  -0.267209150379
n_points  =  322
period  =  0.456592799695
period_SNR  =  30.1466067946
period_log10FAP  =  -27.3708142983
period_uncertainty  =  5.81025153712e-05
phase_cusum  =  0.208616783653
phase_eta  =  0.855519551095
phi21  =  0.820235607876
phi31  =  1.47463737656
quartile31  =  0.4675
r21  =  0.468027361607
r31  =  0.192063744489
shapiro_w  =  0.95914131403
skewness  =  -0.424514205355
slope_per10  =  -0.0408872538753
slope_per90  =  0.0577493393044
stetson_k  =  0.781864794622
weighted_mean  =  15.1533344606
weighted_std  =  0.329041305144
