-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.48


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.220503537421
cusum  =  0.142278182501
eta  =  0.558572990983
hl_amp_ratio  =  1.31943205084
kurtosis  =  -1.01060515225
n_points  =  339
period  =  0.175003552335
period_SNR  =  50.8746873441
period_log10FAP  =  -52.7462892356
period_uncertainty  =  8.66302757986e-06
phase_cusum  =  0.23695076985
phase_eta  =  0.329968116357
phi21  =  -0.206022186228
phi31  =  -0.082651993248
quartile31  =  0.295
r21  =  0.184963559306
r31  =  0.0525851702167
shapiro_w  =  0.95935600996
skewness  =  0.284859812471
slope_per10  =  -0.0469525219099
slope_per90  =  0.0379460167188
stetson_k  =  0.853752470781
weighted_mean  =  14.0756985983
weighted_std  =  0.166711474512
