-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.250338826845
cusum  =  0.0876825760891
eta  =  0.707886517527
hl_amp_ratio  =  0.802408015675
kurtosis  =  -0.504665763536
n_points  =  266
period  =  0.571054703954
period_SNR  =  33.8912748125
period_log10FAP  =  -33.1167480024
period_uncertainty  =  9.17740290103e-05
phase_cusum  =  0.216423425251
phase_eta  =  0.33447126082
phi21  =  1.16578138272
phi31  =  2.13931724302
quartile31  =  0.3075
r21  =  0.410661992608
r31  =  0.201195382284
shapiro_w  =  0.978179454803
skewness  =  -0.289492557797
slope_per10  =  -0.167824998032
slope_per90  =  0.225731515548
stetson_k  =  0.805724470558
weighted_mean  =  12.8247488875
weighted_std  =  0.190061765667
