-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.25


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.498936488402
cusum  =  0.327521071107
eta  =  0.573173905444
hl_amp_ratio  =  1.14223015929
kurtosis  =  -0.841778240846
n_points  =  61
period  =  0.216925967335
period_SNR  =  8.66541939334
period_log10FAP  =  -4.55289361124
period_uncertainty  =  1.34206468937e-05
phase_cusum  =  0.31272603568
phase_eta  =  0.483092234139
phi21  =  0.17237060116
phi31  =  2.85130726577
quartile31  =  0.59
r21  =  0.159663072228
r31  =  0.150386316512
shapiro_w  =  0.922982990742
skewness  =  0.227982204346
slope_per10  =  -0.373999979347
slope_per90  =  0.559400012717
stetson_k  =  0.787191047645
weighted_mean  =  15.0355180723
weighted_std  =  0.407223521744
