-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.88


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.184151987234
cusum  =  0.126234387926
eta  =  0.556943834447
hl_amp_ratio  =  1.20340857192
kurtosis  =  -1.34220412418
n_points  =  371
period  =  0.384179126327
period_SNR  =  44.7136875616
period_log10FAP  =  -46.6791895948
period_uncertainty  =  5.8269499586e-05
phase_cusum  =  0.242921113555
phase_eta  =  0.686402544588
phi21  =  -1.81360634044
phi31  =  -0.331527571029
quartile31  =  0.31
r21  =  0.0414046297118
r31  =  0.0668192092104
shapiro_w  =  0.939047515392
skewness  =  0.0212960369229
slope_per10  =  -0.065733684558
slope_per90  =  0.0654530640524
stetson_k  =  0.871727188205
weighted_mean  =  15.7993378705
weighted_std  =  0.163980207513
