-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.95


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.358053352469
cusum  =  0.193629804982
eta  =  0.658366135891
hl_amp_ratio  =  0.410385176681
kurtosis  =  -0.886876019629
n_points  =  293
period  =  0.535899560725
period_SNR  =  34.1121298642
period_log10FAP  =  -35.115341738
period_uncertainty  =  7.73393135483e-05
phase_cusum  =  0.261121988443
phase_eta  =  0.1343283445
phi21  =  -2.13513002132
phi31  =  -4.15800705899
quartile31  =  0.53
r21  =  0.503502313204
r31  =  0.414010815787
shapiro_w  =  0.894363760948
skewness  =  -0.664797093946
slope_per10  =  -0.0959772517602
slope_per90  =  0.174853370937
stetson_k  =  0.759037560944
weighted_mean  =  16.2709899612
weighted_std  =  0.331307674649
