-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_EC
class_probability =  0.45


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.118574341473
cusum  =  0.176584088359
eta  =  0.700627232324
hl_amp_ratio  =  1.66896515896
kurtosis  =  0.835701133511
n_points  =  231
period  =  0.287570200395
period_SNR  =  33.6761553855
period_log10FAP  =  -31.9702904205
period_uncertainty  =  2.32752365161e-05
phase_cusum  =  0.243019236544
phase_eta  =  0.494548016952
phi21  =  2.05231020988
phi31  =  2.65095108753
quartile31  =  0.17
r21  =  0.1115008878
r31  =  0.0465932695072
shapiro_w  =  0.960584044456
skewness  =  0.576480661096
slope_per10  =  -0.140154706501
slope_per90  =  0.111484122422
stetson_k  =  0.811284251071
weighted_mean  =  15.7813739501
weighted_std  =  0.101623777446
