-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.82


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.883569697153
cusum  =  0.318105717792
eta  =  0.291435504946
hl_amp_ratio  =  0.247072824203
kurtosis  =  -1.48108318154
n_points  =  166
period  =  0.626737876244
period_SNR  =  12.9114784563
period_log10FAP  =  -9.44677960352
period_uncertainty  =  8.84411047377e-05
phase_cusum  =  0.408038512388
phase_eta  =  0.482418576566
phi21  =  3.61154834206
phi31  =  3.80718229031
quartile31  =  1.7075
r21  =  0.542123493919
r31  =  0.507842908116
shapiro_w  =  0.872770428658
skewness  =  -0.345654930042
slope_per10  =  -0.141857138702
slope_per90  =  0.0518286714771
stetson_k  =  0.72876861909
weighted_mean  =  16.2001790901
weighted_std  =  0.926108610512
