-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.30798549663
cusum  =  0.118125247377
eta  =  0.750323879696
hl_amp_ratio  =  0.638959582148
kurtosis  =  -0.26636615924
n_points  =  225
period  =  0.484549199214
period_SNR  =  27.6523694814
period_log10FAP  =  -23.0129589004
period_uncertainty  =  6.60760933651e-05
phase_cusum  =  0.255148275151
phase_eta  =  0.572158613443
phi21  =  -2.14919323355
phi31  =  -3.34832647287
quartile31  =  0.41
r21  =  0.373083591829
r31  =  0.13427153405
shapiro_w  =  0.980530798435
skewness  =  -0.364620887276
slope_per10  =  -0.073683117214
slope_per90  =  0.0840875928519
stetson_k  =  0.769204935641
weighted_mean  =  17.6035645865
weighted_std  =  0.272007880443
