-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.325007444213
cusum  =  0.269929847543
eta  =  0.481984014306
hl_amp_ratio  =  0.568834926677
kurtosis  =  -1.01068165355
n_points  =  333
period  =  0.543396194908
period_SNR  =  40.777081488
period_log10FAP  =  -43.5650928636
period_uncertainty  =  7.95182928585e-05
phase_cusum  =  0.293629261721
phase_eta  =  0.372578092062
phi21  =  0.576782980019
phi31  =  -1.603533489
quartile31  =  0.5
r21  =  0.376839972306
r31  =  0.23424244783
shapiro_w  =  0.929905116558
skewness  =  -0.465245754299
slope_per10  =  -0.0746302071637
slope_per90  =  0.0801988395735
stetson_k  =  0.780434918747
weighted_mean  =  17.1543725811
weighted_std  =  0.304773109185
