-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.78


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.16362225416
cusum  =  0.125586470254
eta  =  0.514752492792
hl_amp_ratio  =  1.34538700886
kurtosis  =  -1.39359928912
n_points  =  301
period  =  0.302072143731
period_SNR  =  46.289670672
period_log10FAP  =  -50.8350304518
period_uncertainty  =  2.5671562857e-05
phase_cusum  =  0.240593294829
phase_eta  =  0.262616164991
phi21  =  -1.56783242086
phi31  =  -2.29842469159
quartile31  =  0.25
r21  =  0.0993399906817
r31  =  0.029281986159
shapiro_w  =  0.928444623947
skewness  =  0.0674434878915
slope_per10  =  -0.106084839747
slope_per90  =  0.109802389831
stetson_k  =  0.873253445064
weighted_mean  =  15.117313131
weighted_std  =  0.124841835363
