-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ED
class_probability =  0.49


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.122909085968
cusum  =  0.187082953958
eta  =  0.473324696342
hl_amp_ratio  =  1.89598013588
kurtosis  =  -1.09270537469
n_points  =  326
period  =  0.333014014925
period_SNR  =  18.1078766451
period_log10FAP  =  -14.8032896544
period_uncertainty  =  2.4851792297e-05
phase_cusum  =  0.204335906346
phase_eta  =  1.33100073694
phi21  =  -3.64290257938
phi31  =  -3.78153769698
quartile31  =  0.26
r21  =  0.541695486154
r31  =  0.154798693459
shapiro_w  =  0.919904589653
skewness  =  0.457400799312
slope_per10  =  -0.0864239110572
slope_per90  =  0.0518179165491
stetson_k  =  0.843730004618
weighted_mean  =  14.7431572398
weighted_std  =  0.141430307349
