-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.76


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.171001294463
cusum  =  0.0914778458995
eta  =  0.546437691837
hl_amp_ratio  =  1.29571438884
kurtosis  =  -1.40580620321
n_points  =  296
period  =  0.317066065085
period_SNR  =  46.876462401
period_log10FAP  =  -51.9943057497
period_uncertainty  =  2.81616217968e-05
phase_cusum  =  0.249618000325
phase_eta  =  0.173548523199
phi21  =  2.56441832899
phi31  =  1.17457485433
quartile31  =  0.24
r21  =  0.0509333431861
r31  =  0.0737287547976
shapiro_w  =  0.929865241051
skewness  =  0.0376968407943
slope_per10  =  -0.146947231025
slope_per90  =  0.111855407492
stetson_k  =  0.890996178493
weighted_mean  =  15.1250095721
weighted_std  =  0.124322322201
