-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.23899901277
cusum  =  0.0671453709377
eta  =  0.602469838337
hl_amp_ratio  =  0.767282980234
kurtosis  =  -0.710263263242
n_points  =  386
period  =  0.552585425116
period_SNR  =  40.6245852129
period_log10FAP  =  -46.3521448909
period_uncertainty  =  8.19033374e-05
phase_cusum  =  0.229045174928
phase_eta  =  0.44722101282
phi21  =  4.14207534362
phi31  =  4.78713772267
quartile31  =  0.37
r21  =  0.40225687411
r31  =  0.189331274681
shapiro_w  =  0.963898181915
skewness  =  -0.319615380921
slope_per10  =  -0.0708681355812
slope_per90  =  0.18680001609
stetson_k  =  0.833116365508
weighted_mean  =  14.6088978328
weighted_std  =  0.222848322676
