-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.83


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.194890090105
cusum  =  0.123697489796
eta  =  0.587706886966
hl_amp_ratio  =  0.441315943738
kurtosis  =  -1.07453025236
n_points  =  326
period  =  0.291221549305
period_SNR  =  47.7298751016
period_log10FAP  =  -53.6464272654
period_uncertainty  =  2.37576726355e-05
phase_cusum  =  0.311049193359
phase_eta  =  0.180322429653
phi21  =  -1.73038886654
phi31  =  -3.28115221697
quartile31  =  0.24
r21  =  0.192988429426
r31  =  0.0901047966794
shapiro_w  =  0.918199181557
skewness  =  -0.479251044524
slope_per10  =  -0.103220530809
slope_per90  =  0.105768983042
stetson_k  =  0.802784553768
weighted_mean  =  15.0427436038
weighted_std  =  0.142509369049
