-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.366937475047
cusum  =  0.182232064215
eta  =  0.524158280911
hl_amp_ratio  =  0.249667513887
kurtosis  =  -0.151137985422
n_points  =  300
period  =  0.481676516543
period_SNR  =  34.6329185332
period_log10FAP  =  -37.5650643246
period_uncertainty  =  7.54112089056e-05
phase_cusum  =  0.205621688469
phase_eta  =  0.134847049742
phi21  =  -2.30626683863
phi31  =  -4.44135224439
quartile31  =  0.395
r21  =  0.441338260951
r31  =  0.245714520047
shapiro_w  =  0.868988573551
skewness  =  -0.996625422723
slope_per10  =  -0.136608722741
slope_per90  =  0.135525728985
stetson_k  =  0.669113763739
weighted_mean  =  15.475209402
weighted_std  =  0.297228629387
