-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.285296940391
cusum  =  0.214454609003
eta  =  1.08203755757
hl_amp_ratio  =  0.943521187174
kurtosis  =  -0.0782173985997
n_points  =  97
period  =  0.517319568929
period_SNR  =  13.6466329452
period_log10FAP  =  -3.72051520992
period_uncertainty  =  9.20039099089e-05
phase_cusum  =  0.286808180798
phase_eta  =  1.12037728911
phi21  =  1.04903897525
phi31  =  -0.958758863033
quartile31  =  0.41
r21  =  0.321958668077
r31  =  0.194069948213
shapiro_w  =  0.993292689323
skewness  =  -0.119708474819
slope_per10  =  -0.153521087984
slope_per90  =  0.117088503453
stetson_k  =  0.775224968264
weighted_mean  =  17.6402463109
weighted_std  =  0.300291801873
