-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.99


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.383877707947
cusum  =  0.198429931587
eta  =  0.427152266771
hl_amp_ratio  =  0.416007907
kurtosis  =  -0.306059377161
n_points  =  342
period  =  0.463607709297
period_SNR  =  37.2690395577
period_log10FAP  =  -42.18019463
period_uncertainty  =  5.76569142599e-05
phase_cusum  =  0.264060613447
phase_eta  =  0.369910883608
phi21  =  0.874197163423
phi31  =  1.47943282751
quartile31  =  0.49
r21  =  0.449271583524
r31  =  0.233350823683
shapiro_w  =  0.91574126482
skewness  =  -0.804188033843
slope_per10  =  -0.0515976431726
slope_per90  =  0.068610750866
stetson_k  =  0.714801705731
weighted_mean  =  16.1163299937
weighted_std  =  0.355776909655
