-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.85


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.19866058124
cusum  =  0.127952076265
eta  =  0.514347166855
hl_amp_ratio  =  0.799266249734
kurtosis  =  -1.45251529752
n_points  =  296
period  =  0.327574806386
period_SNR  =  46.0098222539
period_log10FAP  =  -50.6292215884
period_uncertainty  =  3.0057146832e-05
phase_cusum  =  0.300988778504
phase_eta  =  0.230699260155
phi21  =  1.52376284495
phi31  =  2.24000642516
quartile31  =  0.3
r21  =  0.126654820822
r31  =  0.0887786530325
shapiro_w  =  0.909771859646
skewness  =  -0.141156726221
slope_per10  =  -0.122541720898
slope_per90  =  0.143607768842
stetson_k  =  0.889972521401
weighted_mean  =  15.0300029598
weighted_std  =  0.147602099484
