-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.235072480627
cusum  =  0.0646776467549
eta  =  0.522973935444
hl_amp_ratio  =  0.353692338311
kurtosis  =  -0.625281637179
n_points  =  325
period  =  0.593244855092
period_SNR  =  42.9663617612
period_log10FAP  =  -45.1475881648
period_uncertainty  =  9.85784099066e-05
phase_cusum  =  0.24826829591
phase_eta  =  0.131436997816
phi21  =  0.81602016604
phi31  =  -1.13936360078
quartile31  =  0.28
r21  =  0.425898286022
r31  =  0.255075693091
shapiro_w  =  0.921186745167
skewness  =  -0.682516943531
slope_per10  =  -0.208524159032
slope_per90  =  0.23680953332
stetson_k  =  0.738439255667
weighted_mean  =  15.589145684
weighted_std  =  0.189570675689
