-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.34774559979
cusum  =  0.163401174446
eta  =  0.604348124942
hl_amp_ratio  =  0.861682874723
kurtosis  =  -1.29171613444
n_points  =  357
period  =  0.592731045203
period_SNR  =  37.4290681188
period_log10FAP  =  -39.9408323494
period_uncertainty  =  7.53679260966e-05
phase_cusum  =  0.224905898243
phase_eta  =  0.171656055414
phi21  =  0.860052273126
phi31  =  -1.10261846718
quartile31  =  0.63
r21  =  0.459520605279
r31  =  0.302769616234
shapiro_w  =  0.930727660656
skewness  =  -0.213065675009
slope_per10  =  -0.200425240918
slope_per90  =  0.160133328754
stetson_k  =  0.859443096961
weighted_mean  =  15.5909712039
weighted_std  =  0.333631419293
