-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.89


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.404351122149
cusum  =  0.170573926569
eta  =  0.4291343483
hl_amp_ratio  =  0.478614327847
kurtosis  =  -0.660408208878
n_points  =  194
period  =  0.526596417176
period_SNR  =  25.3524431027
period_log10FAP  =  -25.5692006636
period_uncertainty  =  7.4474801619e-05
phase_cusum  =  0.286311280362
phase_eta  =  0.248273053233
phi21  =  -2.47838862798
phi31  =  -1.64106697661
quartile31  =  0.505
r21  =  0.352666421557
r31  =  0.22588849707
shapiro_w  =  0.895810425282
skewness  =  -0.722769376805
slope_per10  =  -0.127770883535
slope_per90  =  0.275500002317
stetson_k  =  0.772715969364
weighted_mean  =  16.1394437341
weighted_std  =  0.324357180559
