-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  CEPH_F
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.305696087262
cusum  =  0.187237278771
eta  =  0.689576801512
hl_amp_ratio  =  0.338436309305
kurtosis  =  -1.18956043697
n_points  =  63
period  =  2.54319243443
period_SNR  =  10.568452019
period_log10FAP  =  -4.77488810285
period_uncertainty  =  0.00104200743541
phase_cusum  =  0.250774128188
phase_eta  =  0.273603794405
phi21  =  1.04284123767
phi31  =  1.20279258145
quartile31  =  0.46
r21  =  0.313125349238
r31  =  0.116194883375
shapiro_w  =  0.894304156303
skewness  =  -0.483483910313
slope_per10  =  -1.2024430403
slope_per90  =  1.19712029255
stetson_k  =  0.769227936955
weighted_mean  =  15.3725287356
weighted_std  =  0.262860560871
