-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.233372585422
cusum  =  0.131862784272
eta  =  0.910824756207
hl_amp_ratio  =  0.737522069754
kurtosis  =  -0.385631345736
n_points  =  420
period  =  0.56188502511
period_SNR  =  49.1190484274
period_log10FAP  =  -43.6900733535
period_uncertainty  =  8.70977551572e-05
phase_cusum  =  0.235009452654
phase_eta  =  0.520234151761
phi21  =  0.85922410038
phi31  =  2.18418396408
quartile31  =  0.33
r21  =  0.493532876257
r31  =  0.296244007733
shapiro_w  =  0.982950627804
skewness  =  -0.295446645475
slope_per10  =  -0.0817950355763
slope_per90  =  0.0560756329614
stetson_k  =  0.804817111144
weighted_mean  =  17.5509513944
weighted_std  =  0.224004407072
