-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.413465482822
cusum  =  0.120559349656
eta  =  0.546436078374
hl_amp_ratio  =  0.412116256062
kurtosis  =  -0.868288977385
n_points  =  366
period  =  0.462501835386
period_SNR  =  41.7571906055
period_log10FAP  =  -45.0973770368
period_uncertainty  =  5.74365210662e-05
phase_cusum  =  0.218867878064
phase_eta  =  0.107762750759
phi21  =  -2.57260098739
phi31  =  -4.56113869699
quartile31  =  0.57
r21  =  0.420802928534
r31  =  0.338297638637
shapiro_w  =  0.888855516911
skewness  =  -0.648212597871
slope_per10  =  -0.0990437456818
slope_per90  =  0.159834536202
stetson_k  =  0.787364997574
weighted_mean  =  13.9589721448
weighted_std  =  0.351274602015
