-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.9


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.226942051582
cusum  =  0.151707538143
eta  =  0.58377788641
hl_amp_ratio  =  0.927569927436
kurtosis  =  -1.44002800211
n_points  =  229
period  =  0.278504020989
period_SNR  =  41.3804717128
period_log10FAP  =  -35.9097883403
period_uncertainty  =  3.60791559407e-05
phase_cusum  =  0.24434689393
phase_eta  =  0.189735366789
phi21  =  1.24363577626
phi31  =  2.35421053736
quartile31  =  0.37
r21  =  0.280847083814
r31  =  0.0893700739403
shapiro_w  =  0.917914390564
skewness  =  0.0122470643401
slope_per10  =  -0.0930335511644
slope_per90  =  0.163155576633
stetson_k  =  0.887161546003
weighted_mean  =  13.0169835466
weighted_std  =  0.178703836204
