-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.62


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.269215905359
cusum  =  0.196571617665
eta  =  1.05120814446
hl_amp_ratio  =  1.24267136474
kurtosis  =  -0.424380084882
n_points  =  184
period  =  0.528327402703
period_SNR  =  14.0611218772
period_log10FAP  =  -7.80209328811
period_uncertainty  =  7.69573229424e-05
phase_cusum  =  0.143841577815
phase_eta  =  1.07894689892
phi21  =  1.4259352028
phi31  =  2.0286983434
quartile31  =  0.4325
r21  =  0.18714602448
r31  =  0.142098440362
shapiro_w  =  0.97991335392
skewness  =  -0.181113432862
slope_per10  =  -0.102301344234
slope_per90  =  0.0903362829931
stetson_k  =  0.801583446948
weighted_mean  =  15.9297163302
weighted_std  =  0.300702694565
