-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.306339826869
cusum  =  0.104485981101
eta  =  0.559076049316
hl_amp_ratio  =  0.589553736241
kurtosis  =  -0.253424080352
n_points  =  313
period  =  0.55101880427
period_SNR  =  34.6466990085
period_log10FAP  =  -36.3563132145
period_uncertainty  =  8.17001980755e-05
phase_cusum  =  0.225375925116
phase_eta  =  0.332418881963
phi21  =  1.0148834044
phi31  =  -1.01666693842
quartile31  =  0.41
r21  =  0.438139041376
r31  =  0.210381541632
shapiro_w  =  0.961749851704
skewness  =  -0.570026225977
slope_per10  =  -0.130266662066
slope_per90  =  0.105802217826
stetson_k  =  0.80770341232
weighted_mean  =  12.3455871314
weighted_std  =  0.271090521462
