-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.57


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.340282247619
cusum  =  0.153212775652
eta  =  0.665020308234
hl_amp_ratio  =  1.03274976837
kurtosis  =  -1.10834172829
n_points  =  145
period  =  0.462568587738
period_SNR  =  20.5207577671
period_log10FAP  =  -18.5103920301
period_uncertainty  =  5.81642433808e-05
phase_cusum  =  0.283123115998
phase_eta  =  0.204451228878
phi21  =  -2.52817470028
phi31  =  -1.24830028264
quartile31  =  0.51
r21  =  0.293592052754
r31  =  0.283648135489
shapiro_w  =  0.922670483589
skewness  =  -0.372680739914
slope_per10  =  -0.134054962838
slope_per90  =  0.444339926886
stetson_k  =  0.880278023106
weighted_mean  =  13.7582926829
weighted_std  =  0.285491589084
