-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.63


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.214649899349
cusum  =  0.107042014678
eta  =  0.673055371919
hl_amp_ratio  =  0.597040873258
kurtosis  =  -1.28414148273
n_points  =  307
period  =  0.255520003488
period_SNR  =  60.1981896885
period_log10FAP  =  -52.8048035837
period_uncertainty  =  1.85697677895e-05
phase_cusum  =  0.259912437427
phase_eta  =  0.149634457556
phi21  =  1.41320342641
phi31  =  2.80663652938
quartile31  =  0.28
r21  =  0.179821152047
r31  =  0.0414778344332
shapiro_w  =  0.918416857719
skewness  =  -0.304178705399
slope_per10  =  -0.0780116825088
slope_per90  =  0.10125686681
stetson_k  =  0.867413325791
weighted_mean  =  13.8748424826
weighted_std  =  0.153117385318
