-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.81


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.319106248136
cusum  =  0.152561431128
eta  =  0.477750043328
hl_amp_ratio  =  0.488343251708
kurtosis  =  -0.771590021132
n_points  =  128
period  =  0.356288378252
period_SNR  =  14.9836431592
period_log10FAP  =  -12.3974244006
period_uncertainty  =  3.46422275091e-05
phase_cusum  =  0.274323876226
phase_eta  =  0.333806559965
phi21  =  -1.90978754101
phi31  =  -0.565742013968
quartile31  =  0.44
r21  =  0.433330751042
r31  =  0.277260735655
shapiro_w  =  0.940966904163
skewness  =  -0.523479727407
slope_per10  =  -0.239918029717
slope_per90  =  0.350649997126
stetson_k  =  0.794548718906
weighted_mean  =  14.1666298343
weighted_std  =  0.274304184491
