-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.334372593639
cusum  =  0.17969123664
eta  =  0.328277892644
hl_amp_ratio  =  0.407123345116
kurtosis  =  -0.310339441796
n_points  =  283
period  =  0.498433619507
period_SNR  =  45.5295006458
period_log10FAP  =  -39.1236494421
period_uncertainty  =  8.47916587351e-05
phase_cusum  =  0.334110745186
phase_eta  =  0.0972919701934
phi21  =  -2.19857221962
phi31  =  -4.29655434692
quartile31  =  0.355
r21  =  0.417405334733
r31  =  0.266698756283
shapiro_w  =  0.914934813976
skewness  =  -0.78690371276
slope_per10  =  -0.106943125875
slope_per90  =  0.198370809473
stetson_k  =  0.761020793664
weighted_mean  =  14.1503278779
weighted_std  =  0.23178519291
