-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.8


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.186329247873
cusum  =  0.10941259165
eta  =  0.756496740062
hl_amp_ratio  =  0.79884618267
kurtosis  =  -1.30407372858
n_points  =  286
period  =  0.322813430995
period_SNR  =  50.4453683976
period_log10FAP  =  -41.5258336256
period_uncertainty  =  5.38002472259e-05
phase_cusum  =  0.249815059166
phase_eta  =  0.483387671734
phi21  =  1.60957743717
phi31  =  4.96712944043
quartile31  =  0.27
r21  =  0.0338091396553
r31  =  0.00658072983584
shapiro_w  =  0.938556313515
skewness  =  -0.14980248418
slope_per10  =  -0.105591050062
slope_per90  =  0.0959060332556
stetson_k  =  0.867869728994
weighted_mean  =  13.1915670221
weighted_std  =  0.147994722256
