-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  EB_ESD
class_probability =  0.37


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.272413384253
cusum  =  0.483431684656
eta  =  0.170703930933
hl_amp_ratio  =  1.75297253314
kurtosis  =  -1.00318900643
n_points  =  145
period  =  0.499307073787
period_SNR  =  18.6762768867
period_log10FAP  =  -16.1091366089
period_uncertainty  =  7.00998319811e-05
phase_cusum  =  0.314625640048
phase_eta  =  0.457476685807
phi21  =  1.11762221559
phi31  =  2.48256405088
quartile31  =  0.38
r21  =  0.0697589534506
r31  =  0.358391635203
shapiro_w  =  0.929714381695
skewness  =  0.414767418203
slope_per10  =  -0.191397007788
slope_per90  =  0.110215615098
stetson_k  =  0.791504640589
weighted_mean  =  14.8722757697
weighted_std  =  0.2253133295
