-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  T2CEPH
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.255128525742
cusum  =  0.239138153345
eta  =  0.498771390851
hl_amp_ratio  =  1.4386135212
kurtosis  =  -1.5493926674
n_points  =  94
period  =  3.37894148684
period_SNR  =  14.0634977063
period_log10FAP  =  -8.53136012494
period_uncertainty  =  0.00370660968466
phase_cusum  =  0.31202831183
phase_eta  =  0.347500272824
phi21  =  -2.81730886175
phi31  =  -3.5877669448
quartile31  =  0.41
r21  =  0.203403802201
r31  =  0.184910025996
shapiro_w  =  0.899380683899
skewness  =  0.0606301176213
slope_per10  =  -1.28334276758
slope_per90  =  0.958500010893
stetson_k  =  0.889327864778
weighted_mean  =  15.4132324516
weighted_std  =  0.215016002648
