-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.92


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.371181299231
cusum  =  0.127113879021
eta  =  0.523123712818
hl_amp_ratio  =  0.243795823558
kurtosis  =  -0.907411819808
n_points  =  389
period  =  0.476077153273
period_SNR  =  47.2426902652
period_log10FAP  =  -53.2816315706
period_uncertainty  =  7.38562154407e-05
phase_cusum  =  0.278099490292
phase_eta  =  0.0167700436496
phi21  =  0.737196665154
phi31  =  -1.4537596907
quartile31  =  0.57
r21  =  0.476378694678
r31  =  0.399444223376
shapiro_w  =  0.858374714851
skewness  =  -0.732165683016
slope_per10  =  -0.130122854218
slope_per90  =  0.216895381593
stetson_k  =  0.714316048773
weighted_mean  =  14.7300436869
weighted_std  =  0.354628239682
