-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.323858171388
cusum  =  0.3100047887
eta  =  0.449650130995
hl_amp_ratio  =  0.345615628215
kurtosis  =  -0.637159658599
n_points  =  94
period  =  0.493086699309
period_SNR  =  14.8990865074
period_log10FAP  =  -9.77035747846
period_uncertainty  =  9.46908300097e-05
phase_cusum  =  0.306596583029
phase_eta  =  0.311469456956
phi21  =  0.702866696613
phi31  =  1.64974676506
quartile31  =  0.4275
r21  =  0.472521411369
r31  =  0.22974161571
shapiro_w  =  0.861811041832
skewness  =  -0.850629545509
slope_per10  =  -0.214795502158
slope_per90  =  0.326348709083
stetson_k  =  0.72168976427
weighted_mean  =  14.8490924319
weighted_std  =  0.298025761555
