-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.74


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.205762900659
cusum  =  0.216569282918
eta  =  0.750553107681
hl_amp_ratio  =  1.21525301672
kurtosis  =  -1.19728597536
n_points  =  94
period  =  0.345625239569
period_SNR  =  16.7784492403
period_log10FAP  =  -11.0755605989
period_uncertainty  =  3.87663470482e-05
phase_cusum  =  0.250842758476
phase_eta  =  0.42047057311
phi21  =  -0.667832366047
phi31  =  -1.69018460928
quartile31  =  0.26
r21  =  0.0246480016384
r31  =  0.174137532476
shapiro_w  =  0.94990760088
skewness  =  0.0102750197119
slope_per10  =  -0.361641523088
slope_per90  =  0.224224997219
stetson_k  =  0.865890098602
weighted_mean  =  14.3181238779
weighted_std  =  0.141622360849
