-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.400908411966
cusum  =  0.118732496398
eta  =  0.62601761146
hl_amp_ratio  =  0.3692685582
kurtosis  =  -0.664718398053
n_points  =  390
period  =  0.454503176505
period_SNR  =  48.0151138199
period_log10FAP  =  -52.0047333052
period_uncertainty  =  5.55736064546e-05
phase_cusum  =  0.316409470941
phase_eta  =  0.145045166995
phi21  =  -2.46266668903
phi31  =  -4.55127138154
quartile31  =  0.5575
r21  =  0.464171991851
r31  =  0.346747756765
shapiro_w  =  0.884877324104
skewness  =  -0.782669628353
slope_per10  =  -0.0908172506321
slope_per90  =  0.0890794255242
stetson_k  =  0.725598444225
weighted_mean  =  16.5394896002
weighted_std  =  0.354826358555
