-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  1.0


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.201944517878
cusum  =  0.103011235844
eta  =  0.557805827065
hl_amp_ratio  =  0.544940603905
kurtosis  =  -0.67833458342
n_points  =  424
period  =  0.547924940802
period_SNR  =  51.174361925
period_log10FAP  =  -57.3384850208
period_uncertainty  =  9.6823636316e-05
phase_cusum  =  0.266036156954
phase_eta  =  0.106464329495
phi21  =  -2.00302971043
phi31  =  -4.0946015389
quartile31  =  0.2825
r21  =  0.584188996804
r31  =  0.307543767278
shapiro_w  =  0.946230709553
skewness  =  -0.502437147188
slope_per10  =  -0.158168705062
slope_per90  =  0.134985006311
stetson_k  =  0.798776943369
weighted_mean  =  13.1565627466
weighted_std  =  0.185215761384
