-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.96


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.362178051233
cusum  =  0.139045025384
eta  =  0.584738824037
hl_amp_ratio  =  0.296126423618
kurtosis  =  -0.379694951836
n_points  =  185
period  =  0.459417307941
period_SNR  =  26.4870830272
period_log10FAP  =  -25.1646407379
period_uncertainty  =  5.70336322796e-05
phase_cusum  =  0.298949950843
phase_eta  =  0.0384725173776
phi21  =  0.768322150394
phi31  =  1.98404107825
quartile31  =  0.36
r21  =  0.435632763819
r31  =  0.268713181631
shapiro_w  =  0.861340045929
skewness  =  -0.927796532393
slope_per10  =  -0.226109889583
slope_per90  =  0.275231240514
stetson_k  =  0.701444664666
weighted_mean  =  14.4626236366
weighted_std  =  0.278510458409
