-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.97


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.385931596339
cusum  =  0.0845991234009
eta  =  0.662010692911
hl_amp_ratio  =  0.303598056853
kurtosis  =  -0.431375069747
n_points  =  298
period  =  0.431478605254
period_SNR  =  47.0083803435
period_log10FAP  =  -41.245983805
period_uncertainty  =  7.38905545815e-05
phase_cusum  =  0.227393551131
phase_eta  =  0.213258824609
phi21  =  -2.22645489569
phi31  =  -4.26507630076
quartile31  =  0.52
r21  =  0.44145428377
r31  =  0.208231333575
shapiro_w  =  0.880168020725
skewness  =  -0.863121469794
slope_per10  =  -0.070051332716
slope_per90  =  0.106121430733
stetson_k  =  0.721244974475
weighted_mean  =  13.6165218634
weighted_std  =  0.338108078586
