-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.55


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.210862324404
cusum  =  0.152198860678
eta  =  0.615946458144
hl_amp_ratio  =  0.612947943406
kurtosis  =  -1.18699562284
n_points  =  304
period  =  0.516294401452
period_SNR  =  48.0082572235
period_log10FAP  =  -43.2029407871
period_uncertainty  =  7.55611772725e-05
phase_cusum  =  0.220625992231
phase_eta  =  0.372509655352
phi21  =  -2.06605948794
phi31  =  -0.0794938429237
quartile31  =  0.33
r21  =  0.282702371081
r31  =  0.0682560744824
shapiro_w  =  0.939381957054
skewness  =  -0.268849253796
slope_per10  =  -0.142912871061
slope_per90  =  0.154173748694
stetson_k  =  0.853722904669
weighted_mean  =  12.9369156512
weighted_std  =  0.182291359131
