-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.98


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.347895308309
cusum  =  0.110654722487
eta  =  0.596391395055
hl_amp_ratio  =  0.233591570487
kurtosis  =  0.0589932802837
n_points  =  383
period  =  0.477031883077
period_SNR  =  40.7728570789
period_log10FAP  =  -42.036346696
period_uncertainty  =  6.11610711581e-05
phase_cusum  =  0.228164362802
phase_eta  =  0.0963554577062
phi21  =  0.771674613939
phi31  =  1.8274432308
quartile31  =  0.375
r21  =  0.512041665256
r31  =  0.43056723944
shapiro_w  =  0.863993287086
skewness  =  -0.995041678917
slope_per10  =  -0.159963925254
slope_per90  =  0.163200000922
stetson_k  =  0.662671567181
weighted_mean  =  14.4933921045
weighted_std  =  0.318040560231
