-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  1  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_ab
class_probability =  0.38


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.161381244105
cusum  =  0.191836293762
eta  =  1.19793602569
hl_amp_ratio  =  0.272101113468
kurtosis  =  0.76464150542
n_points  =  32
period  =  0.342044891025
period_SNR  =  7.12031525326
period_log10FAP  =  -1.67155219773e-05
period_uncertainty  =  3.72014372781e-05
phase_cusum  =  0.261846742101
phase_eta  =  0.731303896969
phi21  =  -0.0063910282603
phi31  =  0.747521121496
quartile31  =  0.1425
r21  =  0.348457601315
r31  =  0.210380432752
shapiro_w  =  0.840484440327
skewness  =  -1.27420117098
slope_per10  =  -0.49113032047
slope_per90  =  0.890500005335
stetson_k  =  0.609570474656
weighted_mean  =  15.5478775345
weighted_std  =  0.139993659342
