-------------------
| pyFFTW detected |
-------------------


######### Classification results #########

flag =  0  (0 - classification success, 1 - suspicious period)
class =  RRL_c
class_probability =  0.59


######### Lightcurve features #########

amplitude  =  0.196123019476
cusum  =  0.116542714465
eta  =  0.664103688437
hl_amp_ratio  =  1.49582115716
kurtosis  =  -1.22425905542
n_points  =  293
period  =  0.274217861207
period_SNR  =  55.4058444386
period_log10FAP  =  -47.3442374931
period_uncertainty  =  3.4105639151e-05
phase_cusum  =  0.238914611076
phase_eta  =  0.214319423139
phi21  =  1.62035385452
phi31  =  3.23079746278
quartile31  =  0.3
r21  =  0.188113540928
r31  =  0.1035389021
shapiro_w  =  0.921918928623
skewness  =  0.295897898217
slope_per10  =  -0.114252689997
slope_per90  =  0.0989340733664
stetson_k  =  0.874605258286
weighted_mean  =  13.7924907544
weighted_std  =  0.154612144947
